en	In 2002, the Royal Australian College of General Practitioners published a revised standard for office-based infection control which covers the sections of managing immunisation, sterilisation and disease surveillance.
fr	En 2002, le Royal Australian College of General Practitioners a publié une norme révisée pour le contrôle des infections en cabinet qui couvre les sections de la gestion de la vaccination, de la stérilisation et de la surveillance des maladies,.

en	Recombinant vector – by combining the physiology of one micro-organism and the DNA of another, immunity can be created against diseases that have complex infection processes.
fr	Vecteur recombinant : en combinant la physiologie d'un micro-organisme et l'ADN d'un autre, l'immunité peut être créée contre les maladies qui ont des processus d'infection complexes[réf.

en	Official quarantine facilities for healthy individuals unable to enter a home-based quarantine (for example, foreign nationals) have been established at a local hotel in Reykjavík.
fr	Des installations de quarantaine officielles pour les personnes en bonne santé qui ne peuvent pas entrer en quarantaine à domicile (par exemple, les ressortissants étrangers) ont été établies dans un hôtel local à Reykjavik.